«Estoy entre las llamas del infierno, todo te duele y te quema»: La tristeza de Felipe Armas por la muerte de su esposa

El actor chileno Felipe Armas, recientemente habló del drama que vive tras el fallecimiento de su esposa, Claudia, con quien estuvo casado durante 25 años. En conversación con Eduardo Fuentes en su programa «Todo va a estar bien», el intérprete contó la triste noticia, confesando que este ha sido uno de los momentos más complejos […]

La entrada «Estoy entre las llamas del infierno, todo te duele y te quema»: La tristeza de Felipe Armas por la muerte de su esposa se publicó primero en Te Caché! - Farándula y Espectáculos desde Chile.