Cristián Sánchez y abandono de Felipe Armas a su hijo con autismo: «Poco hombre, cagón»

El caso del actor Felipe Armas y su hijo con autismo ha sido analizado en diferentes programas de televisión. Esto porque el intérprete es acusado de abandonar al joven que actualmente tiene 20 años, así como también han provocado polémica las declaraciones de su esposa, quien aseguró que este hijo es producto de una «calentura». […]

La entrada Cristián Sánchez y abandono de Felipe Armas a su hijo con autismo: «Poco hombre, cagón» se publicó primero en Te Caché! - Farándula y Espectáculos desde Chile.