Actor Felipe Armas será denunciado por abandonar a su hijo autista

Un duro momento es el que vive Felipe Armas, actor que será denunciado por la Corporación Deportes Down debido al abandono de su hijo con autismo, quien actualmente tiene 20 años. Según consigna el diario La Cuarta, el intérprete recordado por su rol en la teleserie «Marrón Glacé» tendría este incumplimiento desde hace un par de […]

La entrada Actor Felipe Armas será denunciado por abandonar a su hijo autista se publicó primero en Te Caché! - Farándula y Espectáculos desde Chile.